0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 )^{-2}c ^2

| (GeV t|

1

10

)^{-2} GeV 2c | (mb t/d| Pbγσd

= 5.02 TeV NNs ψ Pb+Pb+J/ → ALICE Pb+Pb

STARlight (Pb form factor) LTA (nuclear shadowing) b-BK (gluon saturation)

, |y|<0.8 ψ ALICE coherent J/ Experimental uncorrelated syst. + stat. Experimental correlated syst.

Pb model uncertainty γ UPC to

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 )^{-2}c ^2

| (GeV t| 1 1.5 2

Model / Data

STARlight / Data LTA / Data b-BK / Data

ALI-PUB-496183

ALI-PUB-496183